 -1.093740166E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.713400E+00  dx in pixels
 -1.307930E+01  dy in pixels
      1.015404  scalx
      1.022118  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
