 -1.018449021E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.201264E+00  dx in pixels
 -3.971834E+01  dy in pixels
      1.010408  scalx
      1.029188  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
