 -1.019159436E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.234229E+00  dx in pixels
 -3.936561E+01  dy in pixels
      1.012953  scalx
      1.026220  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
