 -1.143820332E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.030600E+00  dx in pixels
 -2.012740E+01  dy in pixels
      1.017306  scalx
      1.019940  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
