 -1.060767627E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.489264E+00  dx in pixels
 -3.919628E+01  dy in pixels
      1.014405  scalx
      1.022059  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
