 -1.105441474E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.917200E+00  dx in pixels
 -1.356720E+01  dy in pixels
      1.016247  scalx
      1.021537  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
