 -9.524088740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.467285E+01  dx in pixels
 -3.946508E+01  dy in pixels
      1.014524  scalx
      1.022966  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
