 -1.069287896E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.445681E+00  dx in pixels
 -3.795144E+01  dy in pixels
      1.013614  scalx
      1.022671  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
