 -1.096292845E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.199569E+00  dx in pixels
 -3.414842E+01  dy in pixels
      1.014246  scalx
      1.023694  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
