 -1.075059684E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.007100E+00  dx in pixels
 -1.786180E+01  dy in pixels
      1.017360  scalx
      1.019587  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
