 -9.995182040E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.486537E+00  dx in pixels
 -3.449439E+01  dy in pixels
      1.015788  scalx
      1.021466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
