 -1.185091952E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.313200E+00  dx in pixels
 -1.872110E+01  dy in pixels
      1.011226  scalx
      1.026350  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
