 -1.151476672E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.700498E-01  dx in pixels
 -3.209673E+01  dy in pixels
      1.009873  scalx
      1.028186  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
