 -1.049680194E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.919386E+00  dx in pixels
 -3.299468E+01  dy in pixels
      1.015279  scalx
      1.022056  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
