 -1.034861129E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.982488E+00  dx in pixels
 -3.366221E+01  dy in pixels
      1.015090  scalx
      1.022522  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
