 -1.136306150E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.529300E+00  dx in pixels
 -1.721840E+01  dy in pixels
      1.013806  scalx
      1.023588  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
