 -1.057101431E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.108700E+00  dx in pixels
 -1.712860E+01  dy in pixels
      1.016373  scalx
      1.020541  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
