 -1.081037891E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.704114E+00  dx in pixels
 -2.821454E+01  dy in pixels
      1.014771  scalx
      1.022190  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
