 -1.075740582E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.171223E+00  dx in pixels
 -3.243403E+01  dy in pixels
      1.000786  scalx
      1.024057  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
