 -1.078685923E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.643700E+00  dx in pixels
 -1.685950E+01  dy in pixels
      1.017921  scalx
      1.019242  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
