 -1.014129603E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.339255E+00  dx in pixels
 -3.381242E+01  dy in pixels
      1.016546  scalx
      1.021303  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
