 -1.077997221E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.603726E+00  dx in pixels
 -3.392657E+01  dy in pixels
      1.013467  scalx
      1.024808  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
