 -9.467871297E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.525074E+00  dx in pixels
 -1.122216E+00  dy in pixels
      1.024961  scale x
      1.023735  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
