 -6.324535270E-03 -5.817158206E-03 -3.453241692E-03 -5.161316774E-03  rotation in radian
 -2.882400E+00  dx in pixels
 -2.094680E+01  dy in pixels
      1.016270  scalx
      1.020659  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
