 -1.107114123E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.838000E-01  dx in pixels
 -1.282090E+01  dy in pixels
      1.022012  scalx
      1.015380  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
