 -1.046067183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.765910E+00  dx in pixels
 -2.785041E+01  dy in pixels
      1.020206  scalx
      1.016882  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
