 -1.114644920E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.718000E-01  dx in pixels
 -1.230310E+01  dy in pixels
      1.021223  scalx
      1.018136  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
