 -7.307562200E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.708632E+01  dx in pixels
 -6.288915E+00  dy in pixels
      1.019211  scalx
      1.020122  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
