 -3.867367760E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.355340E+01  dx in pixels
  8.079870E+01  dy in pixels
      1.033311  scalx
      1.018714  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
