 -1.008906059E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.740857E+00  dx in pixels
  1.317983E+01  dy in pixels
      1.021262  scale x
      1.027086  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
