 -1.364159197E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.081312E+01  dx in pixels
 -3.046795E+01  dy in pixels
      1.015129  scalx
      1.027652  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
