 -1.085176109E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.967000E+00  dx in pixels
 -1.164660E+01  dy in pixels
      1.016532  scalx
      1.020844  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
