 -1.001998119E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.628873E+00  dx in pixels
 -3.042245E+01  dy in pixels
      1.014411  scalx
      1.022589  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
