 -1.192242780E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.172746E-02  dx in pixels
 -4.067014E-02  dy in pixels
      1.018579  scale x
      1.031442  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
