 -1.138595850E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.007300E+00  dx in pixels
 -1.065110E+01  dy in pixels
      1.011179  scalx
      1.026845  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
