 -1.117509341E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.829600E+00  dx in pixels
 -1.476850E+01  dy in pixels
      1.013087  scalx
      1.022616  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
