 -1.055024380E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.101373E+01  dx in pixels
 -2.996620E+01  dy in pixels
      1.013547  scalx
      1.024004  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
