 -1.138645453E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.715000E+00  dx in pixels
 -1.565820E+01  dy in pixels
      1.013570  scalx
      1.022189  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
