 -1.056296304E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.776618E+00  dx in pixels
 -3.248934E+01  dy in pixels
      1.013278  scalx
      1.022207  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
