 -1.150069948E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.734400E+00  dx in pixels
 -1.612990E+01  dy in pixels
      1.015806  scalx
      1.021399  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
