 -1.013262401E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.121250E+01  dx in pixels
 -3.331923E+01  dy in pixels
      1.015194  scalx
      1.021613  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
