 -1.037061762E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.677500E+00  dx in pixels
 -1.567260E+01  dy in pixels
      1.018012  scalx
      1.019628  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
