 -1.134062635E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.270624E+00  dx in pixels
 -2.935097E+01  dy in pixels
      1.013037  scalx
      1.024977  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
