 -1.182252696E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.830800E+00  dx in pixels
 -1.400250E+01  dy in pixels
      1.016885  scalx
      1.020191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
