 -1.069809508E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.264394E+01  dx in pixels
 -3.141460E+01  dy in pixels
      1.015010  scalx
      1.021940  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
