 -1.195029746E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.038600E+00  dx in pixels
 -1.763410E+01  dy in pixels
      1.014097  scalx
      1.023934  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
