 -1.072200382E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.608324E+00  dx in pixels
 -3.423082E+01  dy in pixels
      1.014011  scalx
      1.023602  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
