 -1.151546543E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.515600E+00  dx in pixels
 -2.168570E+01  dy in pixels
      1.017155  scalx
      1.019721  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
