 -1.042826043E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.150916E-01  dx in pixels
 -3.488403E+01  dy in pixels
      1.015131  scalx
      1.022136  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
