 -1.134026466E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.885400E+00  dx in pixels
 -2.138440E+01  dy in pixels
      1.016736  scalx
      1.020019  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
